MD DATA File System Check Utility

    ｩSony Corporation

はじめに

ドライブの選択

ディスクの検査の開始

ディスクの検査の中止

終了

MDデータファイルシステム


はじめに

フォーマットされたMDデータディスクには、MDデータファイルシステムがディスク内のファイルやディレクトリを管理するための情報が特定の領域に記録されています。 MDFSCHKはこのファイル管理情報の論理的整合性をチェックするためのユーティリティです。

例えばコンピュータを使用中に電源を切ってしまったり停電等で、Windows95を正規の方法で終了しなかった場合、ディスク内の管理情報が壊れてしまうことがあります。このような状態でディスクを使い続けると、さらに他の正常なファイル情報まで壊してしまう恐れがあります。このようなことを防ぐために、本ユーティリティを用いてファイル管理情報をチェックすることができます。

なおファイルの実態（ファイルの中のデータ）については、本ユーティリティでは検査できません。また本ユーティリティは、ソニー製MDデータドライブで一般のMDデータディスクを検査するものです。


ドライブの選択

本ユーティリティは最初に、接続されているソニー製MDデータドライブを調べ、最初に見つかったドライブをDriveボックスに表示します。複数のMDデータドライブを接続していて他のドライブを選択する場合には、ボックスの右側のドロップダウンボタンを押してMDデータドライブのリストから選択して下さい。


ディスクの検査の開始

まず検査するディスクがドライブに入っていることを確認してください。次に他のアプリケーションやユーティリティがこのディスク上のファイルを開いたり、アクセスしていないことを確認してください。この状態で、STARTボタンをクリックするとディスクの検査が開始されます。検査中は他のアプリケーションからMDデータドライブを参照することはできません。検査の進行状態はプログレスバーで表示されます。


ディスクの検査の中止

ディスクを検査している間は、CLOSEボタンがCANCELボタンに替わります。検査を中止する場合にはCANCELボタンをクリックして下さい。


終了

本ユーティリティを終了する場合には、CLOSEボタンをクリックして下さい。


MDデータファイルシステム

MDデータはAudio Mini Discのフォーマットにデータ・ファイルを扱うためのVolume/File管理仕様を追加し、汎用のデジタルデータ記録媒体として利用することを目的に定められた規格です。特に以下の点に考慮し、最適な専用ファイルシステムをMDデータ用に定義することで、デバイスの特性を補助し、コンピュータ用ストレージデバイスとしての使用を可能にしています。

・ＭＤデータドライブのアクセス性能に適したファイル管理構造を採用。

・コンピュータ以外のアプリケーションへの対応を考慮。

・ＯＳに依存しないファイルフォーマットの実現。

以下にディスク内の論理構造を示します。

Program Area	ディスク内の記録のために使用可能な領域全体

DATA Track	ファイルシステム、ファイル等に使用可能な領域

ADT	交替処理用の領域

Boot	Bootのための領域（未使用）

VMA	ファイル管理のための情報が格納される領域

File Extent	ファイルの実体（データ）

VD	ボリューム（ディスク）を記述したデータ

VSB	Program Areaの使用状況を管理するためのデータ

MT	ボリューム管理領域の使用状況等を管理するためのデータ

DRB、ERB	ファイル名、格納位置、File Extentのつながり等のデータ

本ユーティリティは上記ファイル管理領域（VMA）の論理的整合性を検査します。ファイルの実体（中身のデータ）は検査されません。